-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397760381092
cusum  =  0.12049075934
eta  =  0.520463375854
hl_amp_ratio  =  0.31143310043
kurtosis  =  0.0877007432344
n_points  =  275
period  =  0.456930352544
period_SNR  =  31.5135610977
period_log10FAP  =  -31.2307464668
period_uncertainty  =  5.83682948881e-05
phase_cusum  =  0.253846609852
phase_eta  =  0.216149577605
phi21  =  0.601929348165
phi31  =  1.45130943884
quartile31  =  0.435
r21  =  0.494729203352
r31  =  0.359778672658
shapiro_w  =  0.862928152084
skewness  =  -1.08143994935
slope_per10  =  -0.0979553059487
slope_per90  =  0.111824174688
stetson_k  =  0.705498202142
weighted_mean  =  12.4251636364
weighted_std  =  0.341866894015
