-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.173590637524
cusum  =  0.119397205799
eta  =  0.50345804268
hl_amp_ratio  =  1.63479895113
kurtosis  =  -1.23892282662
n_points  =  253
period  =  0.356102060639
period_SNR  =  27.9154170959
period_log10FAP  =  -27.3275994914
period_uncertainty  =  4.77677920644e-05
phase_cusum  =  0.284526877572
phase_eta  =  0.778776850813
phi21  =  0.466849024288
phi31  =  2.19490428946
quartile31  =  0.31
r21  =  0.0410729157745
r31  =  0.214654836287
shapiro_w  =  0.919703722
skewness  =  0.178598841549
slope_per10  =  -0.0995401205299
slope_per90  =  0.123127186545
stetson_k  =  0.860539079223
weighted_mean  =  13.4845076008
weighted_std  =  0.157011200114
