-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353361475713
cusum  =  0.119100911496
eta  =  0.602137815769
hl_amp_ratio  =  0.280107781069
kurtosis  =  0.0105078975629
n_points  =  280
period  =  0.522298908373
period_SNR  =  37.7059759896
period_log10FAP  =  -32.9028978602
period_uncertainty  =  7.81510234016e-05
phase_cusum  =  0.216953205036
phase_eta  =  0.187383706508
phi21  =  0.772329041158
phi31  =  -1.08265006999
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.545180430001
r31  =  0.337289216104
shapiro_w  =  0.885560691357
skewness  =  -0.984847852424
slope_per10  =  -0.107943562366
slope_per90  =  0.23541288667
stetson_k  =  0.682055390315
weighted_mean  =  13.3981961129
weighted_std  =  0.309085046538
