-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328522375064
cusum  =  0.113950759027
eta  =  0.64472867537
hl_amp_ratio  =  0.552166840329
kurtosis  =  -0.648376068561
n_points  =  278
period  =  0.57649743698
period_SNR  =  38.2512155161
period_log10FAP  =  -33.200452293
period_uncertainty  =  9.51002065394e-05
phase_cusum  =  0.301101222246
phase_eta  =  0.204712022411
phi21  =  1.1184807409
phi31  =  2.34496114925
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.545622530115
r31  =  0.349657093344
shapiro_w  =  0.957081794739
skewness  =  -0.48656249959
slope_per10  =  -0.113416664923
slope_per90  =  0.182600002736
stetson_k  =  0.779958028364
weighted_mean  =  12.5343298969
weighted_std  =  0.304087856448
