-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.42617739537
cusum  =  0.204602106578
eta  =  1.10623117264
hl_amp_ratio  =  2.39496996547
kurtosis  =  0.259666722507
n_points  =  76
period  =  0.235128766828
period_SNR  =  11.2095316568
period_log10FAP  =  -4.12149674846
period_uncertainty  =  2.77651024269e-05
phase_cusum  =  0.18368848956
phase_eta  =  0.71875652828
phi21  =  0.0855989639252
phi31  =  0.0799658590336
quartile31  =  0.2425
r21  =  0.2330742913
r31  =  0.399000773253
shapiro_w  =  0.759808003902
skewness  =  1.04525227826
slope_per10  =  -0.112258307726
slope_per90  =  0.0785889638569
stetson_k  =  0.583126835937
weighted_mean  =  11.1177631579
weighted_std  =  1.13140178387
