-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300461149318
cusum  =  0.0883968404835
eta  =  0.528950444849
hl_amp_ratio  =  0.459657451619
kurtosis  =  -0.050887522765
n_points  =  305
period  =  0.661299115592
period_SNR  =  37.9920828014
period_log10FAP  =  -35.8622587371
period_uncertainty  =  9.52537456698e-05
phase_cusum  =  0.288124958678
phase_eta  =  0.373586731162
phi21  =  -2.15817873055
phi31  =  -4.2369397909
quartile31  =  0.33
r21  =  0.444758336706
r31  =  0.264418452867
shapiro_w  =  0.920910954475
skewness  =  -0.870946650311
slope_per10  =  -0.124379809741
slope_per90  =  0.310516383617
stetson_k  =  0.744034581808
weighted_mean  =  13.5693140123
weighted_std  =  0.255627445879
