-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.206643811478
cusum  =  0.153769380576
eta  =  0.486180880456
hl_amp_ratio  =  0.86731027958
kurtosis  =  -1.18787030927
n_points  =  320
period  =  0.615550695616
period_SNR  =  43.748957351
period_log10FAP  =  -46.3779164556
period_uncertainty  =  8.44550603284e-05
phase_cusum  =  0.252203297235
phase_eta  =  0.168286030714
phi21  =  -2.17285068703
phi31  =  -0.841400426503
quartile31  =  0.29
r21  =  0.422919229362
r31  =  0.265630842544
shapiro_w  =  0.952735245228
skewness  =  -0.160124214798
slope_per10  =  -0.175221197359
slope_per90  =  0.225468611591
stetson_k  =  0.877221976341
weighted_mean  =  15.498188811
weighted_std  =  0.171823102937
