-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37214031101
cusum  =  0.0850959867673
eta  =  0.75584497417
hl_amp_ratio  =  0.36656867916
kurtosis  =  -0.0435476240537
n_points  =  302
period  =  0.47375747245
period_SNR  =  48.0093567498
period_log10FAP  =  -38.6798243612
period_uncertainty  =  7.71633883957e-05
phase_cusum  =  0.232605197049
phase_eta  =  0.103421183549
phi21  =  0.780807259112
phi31  =  -1.26790771561
quartile31  =  0.39
r21  =  0.472895544922
r31  =  0.31155269687
shapiro_w  =  0.898343265057
skewness  =  -0.910230821577
slope_per10  =  -0.145477910496
slope_per90  =  0.246280872904
stetson_k  =  0.753023058692
weighted_mean  =  14.2317934644
weighted_std  =  0.279737469811
