-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.151891160823
cusum  =  0.0818062622608
eta  =  1.20213646915
hl_amp_ratio  =  0.930975913691
kurtosis  =  0.695243873008
n_points  =  237
period  =  0.398663806405
period_SNR  =  28.9902004606
period_log10FAP  =  -13.8483708278
period_uncertainty  =  6.76979943638e-05
phase_cusum  =  0.188812578566
phase_eta  =  1.3619221337
phi21  =  -4.03507640211
phi31  =  -3.57551356809
quartile31  =  0.19
r21  =  0.136625718526
r31  =  0.0678864797064
shapiro_w  =  0.98398578167
skewness  =  -0.288716794449
slope_per10  =  -0.0780296066032
slope_per90  =  0.0618971892375
stetson_k  =  0.759538039098
weighted_mean  =  14.7183544981
weighted_std  =  0.163430440185
