-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300498780851
cusum  =  0.134381235883
eta  =  0.59241479147
hl_amp_ratio  =  0.553778545927
kurtosis  =  -0.855739309629
n_points  =  235
period  =  0.520585668984
period_SNR  =  38.1755841061
period_log10FAP  =  -33.3453965403
period_uncertainty  =  8.97200582144e-05
phase_cusum  =  0.235041900745
phase_eta  =  0.202976657129
phi21  =  0.995581816208
phi31  =  2.17273943704
quartile31  =  0.42
r21  =  0.412747169193
r31  =  0.223734032635
shapiro_w  =  0.929121911526
skewness  =  -0.536284814295
slope_per10  =  -0.13381922059
slope_per90  =  0.275003497108
stetson_k  =  0.806929136275
weighted_mean  =  13.425905422
weighted_std  =  0.244010618638
