-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298814608674
cusum  =  0.175343476779
eta  =  0.560971673677
hl_amp_ratio  =  0.738673041062
kurtosis  =  -0.296642248815
n_points  =  364
period  =  0.5870679083
period_SNR  =  38.7927319737
period_log10FAP  =  -39.6847676868
period_uncertainty  =  9.60014265061e-05
phase_cusum  =  0.196778929855
phase_eta  =  0.672000093665
phi21  =  1.21178619765
phi31  =  1.68826154138
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.347013813856
r31  =  0.0759421298015
shapiro_w  =  0.982321500778
skewness  =  -0.254759768501
slope_per10  =  -0.0622538680918
slope_per90  =  0.0945228319638
stetson_k  =  0.795674416732
weighted_mean  =  11.9351168117
weighted_std  =  0.255183680097
