-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.224460417269
cusum  =  0.186001021579
eta  =  0.56422650238
hl_amp_ratio  =  0.710422397061
kurtosis  =  -0.502634466643
n_points  =  326
period  =  0.475145809554
period_SNR  =  31.69483001
period_log10FAP  =  -26.697576889
period_uncertainty  =  4.993912605e-05
phase_cusum  =  0.234571172006
phase_eta  =  1.04591603337
phi21  =  0.531626541592
phi31  =  4.40962519379
quartile31  =  0.34
r21  =  0.195051669432
r31  =  0.260890787665
shapiro_w  =  0.955324053764
skewness  =  -0.539288197049
slope_per10  =  -0.0862094250835
slope_per90  =  0.0919838352264
stetson_k  =  0.812603572188
weighted_mean  =  15.8623739688
weighted_std  =  0.221409846835
