-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300725134284
cusum  =  0.123707593277
eta  =  0.44049827955
hl_amp_ratio  =  0.297220297428
kurtosis  =  -1.10687298998
n_points  =  320
period  =  0.532294150205
period_SNR  =  39.3319626718
period_log10FAP  =  -42.0617345285
period_uncertainty  =  7.89472830809e-05
phase_cusum  =  0.246236089014
phase_eta  =  0.326856918627
phi21  =  -2.33288411902
phi31  =  -1.15863049862
quartile31  =  0.46
r21  =  0.435822326982
r31  =  0.229874603536
shapiro_w  =  0.892427802086
skewness  =  -0.549504782683
slope_per10  =  -0.0880839271537
slope_per90  =  0.171605758246
stetson_k  =  0.761772841865
weighted_mean  =  14.154059723
weighted_std  =  0.273267884608
