-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245218342677
cusum  =  0.332511857528
eta  =  0.492170520268
hl_amp_ratio  =  0.594773335767
kurtosis  =  -1.02170382041
n_points  =  205
period  =  0.546952024164
period_SNR  =  23.8168179201
period_log10FAP  =  -22.0133836374
period_uncertainty  =  7.98050711076e-05
phase_cusum  =  0.292265424283
phase_eta  =  0.303770730677
phi21  =  0.787917898848
phi31  =  2.37765213737
quartile31  =  0.42
r21  =  0.532681981849
r31  =  0.414067781604
shapiro_w  =  0.94614315033
skewness  =  -0.345340527578
slope_per10  =  -0.195853988108
slope_per90  =  0.40255852818
stetson_k  =  0.831155292949
weighted_mean  =  13.8723909977
weighted_std  =  0.246863395308
