-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.426318379884
cusum  =  0.130944381797
eta  =  0.710170475812
hl_amp_ratio  =  0.29329213312
kurtosis  =  0.158372388305
n_points  =  255
period  =  0.505388388072
period_SNR  =  37.0053298515
period_log10FAP  =  -27.913899403
period_uncertainty  =  7.34405368399e-05
phase_cusum  =  0.244551217895
phase_eta  =  0.578541123149
phi21  =  0.564052186475
phi31  =  -1.71501981675
quartile31  =  0.425
r21  =  0.347033615326
r31  =  0.25622311515
shapiro_w  =  0.84917140007
skewness  =  -0.932971743855
slope_per10  =  -0.0969753313729
slope_per90  =  0.169271783742
stetson_k  =  0.698298688096
weighted_mean  =  14.6288615094
weighted_std  =  0.361098022383
