-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317339952346
cusum  =  0.23116640366
eta  =  0.701432935854
hl_amp_ratio  =  0.336043445879
kurtosis  =  2.36295122557
n_points  =  96
period  =  0.362572708553
period_SNR  =  16.4426154654
period_log10FAP  =  -5.25946605195
period_uncertainty  =  3.81896684827e-05
phase_cusum  =  0.194599804319
phase_eta  =  0.761186903889
phi21  =  3.6250633014
phi31  =  2.88949019811
quartile31  =  0.1725
r21  =  0.339051572863
r31  =  0.15826297731
shapiro_w  =  0.815957546234
skewness  =  -1.65745307409
slope_per10  =  -0.178000004962
slope_per90  =  0.25151048737
stetson_k  =  0.609283866655
weighted_mean  =  13.8795584975
weighted_std  =  0.234252291341
