-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.416673381111
cusum  =  0.188197961675
eta  =  0.484128112136
hl_amp_ratio  =  0.389342395185
kurtosis  =  -0.70521708507
n_points  =  175
period  =  0.487410034518
period_SNR  =  30.1513455863
period_log10FAP  =  -23.250043358
period_uncertainty  =  7.37873993646e-05
phase_cusum  =  0.301341468205
phase_eta  =  0.168768929133
phi21  =  -2.59268350841
phi31  =  -4.68142516836
quartile31  =  0.515
r21  =  0.342932086874
r31  =  0.234883847002
shapiro_w  =  0.875180125237
skewness  =  -0.777496186967
slope_per10  =  -0.148026233082
slope_per90  =  0.24407254149
stetson_k  =  0.742509380949
weighted_mean  =  14.5342414264
weighted_std  =  0.346189142763
