-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.282407715976
cusum  =  0.16835547047
eta  =  0.571281838551
hl_amp_ratio  =  0.442918150738
kurtosis  =  -1.13794261071
n_points  =  211
period  =  0.575094326331
period_SNR  =  30.1456040523
period_log10FAP  =  -27.1836847673
period_uncertainty  =  9.12500539842e-05
phase_cusum  =  0.290914182261
phase_eta  =  0.175358616995
phi21  =  0.774820420273
phi31  =  1.88783069407
quartile31  =  0.41
r21  =  0.371275680957
r31  =  0.338760522631
shapiro_w  =  0.925177812576
skewness  =  -0.402085616236
slope_per10  =  -0.132615062322
slope_per90  =  0.379307677583
stetson_k  =  0.813893235489
weighted_mean  =  14.0343993206
weighted_std  =  0.232234828833
