-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.222002497671
cusum  =  0.2186076371
eta  =  0.564641429927
hl_amp_ratio  =  0.810856448753
kurtosis  =  -1.41143545128
n_points  =  266
period  =  0.372480599468
period_SNR  =  47.0570295717
period_log10FAP  =  -42.1490482541
period_uncertainty  =  6.29376267374e-05
phase_cusum  =  0.228377104348
phase_eta  =  0.352257670885
phi21  =  -2.10135903652
phi31  =  -2.50772388582
quartile31  =  0.35
r21  =  0.0994591426232
r31  =  0.0204421732937
shapiro_w  =  0.896256744862
skewness  =  -0.168831171788
slope_per10  =  -0.12233241681
slope_per90  =  0.129248461328
stetson_k  =  0.886173253371
weighted_mean  =  14.8789689995
weighted_std  =  0.177163084227
