-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37983669142
cusum  =  0.115973458276
eta  =  0.514323923883
hl_amp_ratio  =  0.487648550258
kurtosis  =  -0.68101508213
n_points  =  375
period  =  0.483156982026
period_SNR  =  43.0138841667
period_log10FAP  =  -46.17186692
period_uncertainty  =  6.57929340686e-05
phase_cusum  =  0.249358944838
phase_eta  =  0.527149774598
phi21  =  3.91350553629
phi31  =  5.01705022632
quartile31  =  0.515
r21  =  0.364755689636
r31  =  0.186507336724
shapiro_w  =  0.893890976906
skewness  =  -0.699166999155
slope_per10  =  -0.0797920768754
slope_per90  =  0.0911128543538
stetson_k  =  0.784555451076
weighted_mean  =  14.006961334
weighted_std  =  0.336729090991
