-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.26933790044
cusum  =  0.105967053959
eta  =  0.539975073026
hl_amp_ratio  =  0.337107927613
kurtosis  =  -0.474106869976
n_points  =  129
period  =  0.527362759748
period_SNR  =  14.3289032466
period_log10FAP  =  -11.9886681589
period_uncertainty  =  6.04773815004e-05
phase_cusum  =  0.288802789526
phase_eta  =  0.0523796952855
phi21  =  4.00976883288
phi31  =  5.28605558477
quartile31  =  0.35
r21  =  0.542915441889
r31  =  0.452916528846
shapiro_w  =  0.906144857407
skewness  =  -0.783308745283
slope_per10  =  -0.221813032882
slope_per90  =  0.464399987832
stetson_k  =  0.741105644652
weighted_mean  =  14.9565891473
weighted_std  =  0.260105810682
