-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283620273477
cusum  =  0.207159114044
eta  =  0.676113456098
hl_amp_ratio  =  0.738999099942
kurtosis  =  -0.646798944087
n_points  =  281
period  =  0.536919675157
period_SNR  =  42.7338826902
period_log10FAP  =  -35.7265988526
period_uncertainty  =  9.90992420538e-05
phase_cusum  =  0.306179554166
phase_eta  =  0.344636121161
phi21  =  1.01747173732
phi31  =  2.62801918003
quartile31  =  0.36
r21  =  0.345632775424
r31  =  0.229641913571
shapiro_w  =  0.967682242393
skewness  =  -0.333523274873
slope_per10  =  -0.104933372824
slope_per90  =  0.134071248975
stetson_k  =  0.813075701397
weighted_mean  =  16.1496623203
weighted_std  =  0.233857118325
