-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228306114857
cusum  =  0.181958687178
eta  =  1.17837286196
hl_amp_ratio  =  0.770310844213
kurtosis  =  -0.291128411626
n_points  =  164
period  =  0.446326534304
period_SNR  =  14.2655449158
period_log10FAP  =  -4.70056514644
period_uncertainty  =  8.48529562942e-05
phase_cusum  =  0.191903785357
phase_eta  =  1.34881431136
phi21  =  -0.775115623302
phi31  =  0.606143589079
quartile31  =  0.37
r21  =  0.210140880071
r31  =  0.243737722058
shapiro_w  =  0.982802450657
skewness  =  -0.381148982649
slope_per10  =  -0.0485170109518
slope_per90  =  0.0755071452751
stetson_k  =  0.771764109019
weighted_mean  =  15.8302739286
weighted_std  =  0.285984085569
