-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290482465092
cusum  =  0.149097113038
eta  =  0.70905904514
hl_amp_ratio  =  0.597583872596
kurtosis  =  -0.0421494130939
n_points  =  325
period  =  0.466935682582
period_SNR  =  36.6599211166
period_log10FAP  =  -34.457957656
period_uncertainty  =  5.94156474067e-05
phase_cusum  =  0.208088804741
phase_eta  =  0.649862511569
phi21  =  -2.16763512926
phi31  =  -4.2388569084
quartile31  =  0.37
r21  =  0.398785270938
r31  =  0.166938750322
shapiro_w  =  0.946583271027
skewness  =  -0.726877281131
slope_per10  =  -0.0689472893143
slope_per90  =  0.117018187406
stetson_k  =  0.799559556474
weighted_mean  =  13.445007074
weighted_std  =  0.259272436043
