-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397606720415
cusum  =  0.177412300639
eta  =  0.493100459553
hl_amp_ratio  =  0.143096075218
kurtosis  =  -0.308365055248
n_points  =  303
period  =  0.46826441551
period_SNR  =  34.9870951595
period_log10FAP  =  -35.6214330011
period_uncertainty  =  6.1096031413e-05
phase_cusum  =  0.281727934713
phase_eta  =  0.328913369472
phi21  =  0.932079532023
phi31  =  1.83048135988
quartile31  =  0.485
r21  =  0.364794421039
r31  =  0.268468923649
shapiro_w  =  0.823910951614
skewness  =  -0.999869365141
slope_per10  =  -0.0883992618019
slope_per90  =  0.128494778078
stetson_k  =  0.659636003956
weighted_mean  =  15.7385464275
weighted_std  =  0.354815695232
