-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.264431126511
cusum  =  0.187516944146
eta  =  0.681598756656
hl_amp_ratio  =  0.523211548065
kurtosis  =  -0.0589641095309
n_points  =  254
period  =  0.588121250085
period_SNR  =  39.964723776
period_log10FAP  =  -30.9605239622
period_uncertainty  =  9.94657803803e-05
phase_cusum  =  0.261355465429
phase_eta  =  0.276600395399
phi21  =  -2.10799436187
phi31  =  -4.12815698989
quartile31  =  0.26
r21  =  0.424937409056
r31  =  0.218862477153
shapiro_w  =  0.930871009827
skewness  =  -0.823516747101
slope_per10  =  -0.186375069839
slope_per90  =  0.300874269435
stetson_k  =  0.744738487271
weighted_mean  =  14.7752368692
weighted_std  =  0.201480801931
