-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358670402499
cusum  =  0.0786168230299
eta  =  0.646662358492
hl_amp_ratio  =  0.345841621882
kurtosis  =  -0.0905073271105
n_points  =  477
period  =  0.493238739669
period_SNR  =  58.6098169801
period_log10FAP  =  -59.9771611078
period_uncertainty  =  6.8853474356e-05
phase_cusum  =  0.243449919323
phase_eta  =  0.177348053742
phi21  =  -2.37849760757
phi31  =  -4.6055771467
quartile31  =  0.5
r21  =  0.502138423105
r31  =  0.362994085836
shapiro_w  =  0.881470441818
skewness  =  -0.970390047638
slope_per10  =  -0.0601930576578
slope_per90  =  0.087945029038
stetson_k  =  0.738094141936
weighted_mean  =  13.4610365984
weighted_std  =  0.337838523014
