-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.284705025042
cusum  =  0.220054761318
eta  =  0.376915617493
hl_amp_ratio  =  0.720211604049
kurtosis  =  1.9487412237
n_points  =  174
period  =  0.460637240872
period_SNR  =  11.5912365649
period_log10FAP  =  -6.74017955408
period_uncertainty  =  6.51943571288e-05
phase_cusum  =  0.172324216764
phase_eta  =  0.997917199716
phi21  =  -0.199673197991
phi31  =  -0.0970685717814
quartile31  =  0.265
r21  =  0.22768932571
r31  =  0.221808986717
shapiro_w  =  0.910561144352
skewness  =  -0.996956710836
slope_per10  =  -0.0996937578035
slope_per90  =  0.153515457472
stetson_k  =  0.667756309607
weighted_mean  =  11.7060115053
weighted_std  =  0.344018617333
