-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.457848775147
cusum  =  0.156375279658
eta  =  0.719241040042
hl_amp_ratio  =  0.380337367524
kurtosis  =  -1.56031799671
n_points  =  104
period  =  0.323323655192
period_SNR  =  19.5109580066
period_log10FAP  =  -13.4329153886
period_uncertainty  =  4.55535145273e-05
phase_cusum  =  0.319391243487
phase_eta  =  0.306595868766
phi21  =  -2.37604769738
phi31  =  -3.83832875477
quartile31  =  0.7675
r21  =  0.298593023466
r31  =  0.13127259319
shapiro_w  =  0.870400965214
skewness  =  -0.277824151463
slope_per10  =  -0.0964633797575
slope_per90  =  0.17547081647
stetson_k  =  0.808795380148
weighted_mean  =  15.1247494744
weighted_std  =  0.39886632874
