-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289986473835
cusum  =  0.207780572613
eta  =  0.559116033325
hl_amp_ratio  =  0.311958754847
kurtosis  =  0.36375120926
n_points  =  326
period  =  0.509436242572
period_SNR  =  45.6521136771
period_log10FAP  =  -44.4594965272
period_uncertainty  =  7.07236022877e-05
phase_cusum  =  0.235566839834
phase_eta  =  0.230938344719
phi21  =  0.768022754977
phi31  =  -1.28024583661
quartile31  =  0.3
r21  =  0.404791627637
r31  =  0.274669316756
shapiro_w  =  0.905444085598
skewness  =  -0.916435720719
slope_per10  =  -0.151730857918
slope_per90  =  0.101883906122
stetson_k  =  0.697701505869
weighted_mean  =  16.5989353719
weighted_std  =  0.229828830057
