-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235662796446
cusum  =  0.167898562207
eta  =  0.662870663497
hl_amp_ratio  =  0.534153714853
kurtosis  =  0.0597795023924
n_points  =  314
period  =  0.571909623052
period_SNR  =  34.3549232268
period_log10FAP  =  -32.4958665007
period_uncertainty  =  8.878378606e-05
phase_cusum  =  0.235646020083
phase_eta  =  0.47427398384
phi21  =  -2.23024669259
phi31  =  -4.28130835584
quartile31  =  0.27
r21  =  0.461781803686
r31  =  0.252283102271
shapiro_w  =  0.951945900917
skewness  =  -0.682621777392
slope_per10  =  -0.0808571395464
slope_per90  =  0.0950514776791
stetson_k  =  0.727333800185
weighted_mean  =  17.6894651623
weighted_std  =  0.225160602343
