-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194091667645
cusum  =  0.203128456401
eta  =  0.536736466309
hl_amp_ratio  =  1.0488048216
kurtosis  =  -1.56239788504
n_points  =  184
period  =  0.338167298277
period_SNR  =  36.0407309032
period_log10FAP  =  -31.2959816347
period_uncertainty  =  5.10959061665e-05
phase_cusum  =  0.277581067149
phase_eta  =  0.125592239181
phi21  =  1.80319668196
phi31  =  3.22318764116
quartile31  =  0.28
r21  =  0.129523989853
r31  =  0.0863688565848
shapiro_w  =  0.898447155952
skewness  =  -0.019410969835
slope_per10  =  -0.278999997924
slope_per90  =  0.196773173549
stetson_k  =  0.918959263414
weighted_mean  =  14.0828702378
weighted_std  =  0.142437965256
