-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.485616526244
cusum  =  0.135422515072
eta  =  0.700844420384
hl_amp_ratio  =  0.26924387013
kurtosis  =  -0.398091930754
n_points  =  207
period  =  0.44910764087
period_SNR  =  32.3068467008
period_log10FAP  =  -23.167128838
period_uncertainty  =  6.91431260672e-05
phase_cusum  =  0.251244556079
phase_eta  =  0.298143870242
phi21  =  0.7661975519
phi31  =  2.03791815063
quartile31  =  0.64
r21  =  0.423947160788
r31  =  0.234256314409
shapiro_w  =  0.882631182671
skewness  =  -0.866195120958
slope_per10  =  -0.0654125571653
slope_per90  =  0.200635892882
stetson_k  =  0.719159573552
weighted_mean  =  12.0710561056
weighted_std  =  0.438430903243
