-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352638753839
cusum  =  0.115164455818
eta  =  0.489672912593
hl_amp_ratio  =  0.301102922809
kurtosis  =  -0.115333017014
n_points  =  376
period  =  0.459403897601
period_SNR  =  44.2250131752
period_log10FAP  =  -46.6175113807
period_uncertainty  =  5.88586973865e-05
phase_cusum  =  0.222967442007
phase_eta  =  0.450154825353
phi21  =  -2.32502936021
phi31  =  -1.49152057028
quartile31  =  0.4
r21  =  0.463229899553
r31  =  0.217573662496
shapiro_w  =  0.879812717438
skewness  =  -0.980871793425
slope_per10  =  -0.0686078821184
slope_per90  =  0.0743792593192
stetson_k  =  0.715269025855
weighted_mean  =  13.2908662817
weighted_std  =  0.312165599492
