-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235535595635
cusum  =  0.0982210220182
eta  =  0.553384665573
hl_amp_ratio  =  0.550843319165
kurtosis  =  -1.19109860304
n_points  =  331
period  =  0.29273329421
period_SNR  =  44.241331221
period_log10FAP  =  -46.2619381551
period_uncertainty  =  2.3860755769e-05
phase_cusum  =  0.261311355761
phase_eta  =  0.461730732787
phi21  =  1.51188003312
phi31  =  2.97477006164
quartile31  =  0.355
r21  =  0.139686362173
r31  =  0.103756214804
shapiro_w  =  0.942067444324
skewness  =  -0.23765546703
slope_per10  =  -0.053780112161
slope_per90  =  0.0532149125134
stetson_k  =  0.840297640868
weighted_mean  =  11.7859818731
weighted_std  =  0.194031453918
