-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.559822761782
cusum  =  0.278969238179
eta  =  1.4110293475
hl_amp_ratio  =  0.694814951969
kurtosis  =  -0.874276026085
n_points  =  24
period  =  0.33754014719
period_SNR  =  8.6872064081
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  3.58963066674e-05
phase_cusum  =  0.26358768633
phase_eta  =  1.24552331838
phi21  =  -0.64307382168
phi31  =  0.769088564429
quartile31  =  0.6875
r21  =  0.352939421437
r31  =  0.195770491706
shapiro_w  =  0.929069817066
skewness  =  -0.499334872241
slope_per10  =  -0.130435765841
slope_per90  =  0.179105230373
stetson_k  =  0.835749274682
weighted_mean  =  10.6872727273
weighted_std  =  0.450657921248
