-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.402633561074
cusum  =  0.0853611896208
eta  =  0.57096658825
hl_amp_ratio  =  0.425208373476
kurtosis  =  -0.699779439925
n_points  =  336
period  =  0.447243840866
period_SNR  =  37.267563038
period_log10FAP  =  -37.9253430432
period_uncertainty  =  5.45153397422e-05
phase_cusum  =  0.265175451326
phase_eta  =  0.129562850911
phi21  =  -2.34464849441
phi31  =  -1.06831178568
quartile31  =  0.5225
r21  =  0.57157359863
r31  =  0.283888232894
shapiro_w  =  0.912783205509
skewness  =  -0.685159987226
slope_per10  =  -0.0830141127892
slope_per90  =  0.138246899454
stetson_k  =  0.769660100705
weighted_mean  =  12.4780198511
weighted_std  =  0.360920383435
