-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.166294281793
cusum  =  0.201153496377
eta  =  0.512699173987
hl_amp_ratio  =  0.615166421562
kurtosis  =  -0.621008188601
n_points  =  116
period  =  0.631184108045
period_SNR  =  14.701357792
period_log10FAP  =  -12.7207909534
period_uncertainty  =  0.00014718635267
phase_cusum  =  0.2607764169
phase_eta  =  0.289728774008
phi21  =  1.54095459159
phi31  =  0.312367981655
quartile31  =  0.1975
r21  =  0.235225969303
r31  =  0.0854222956588
shapiro_w  =  0.947741210461
skewness  =  -0.511973258705
slope_per10  =  -0.337238943386
slope_per90  =  0.549200023524
stetson_k  =  0.808690290837
weighted_mean  =  13.6330232558
weighted_std  =  0.14250209927
