-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311300390853
cusum  =  0.189510896195
eta  =  0.522962944168
hl_amp_ratio  =  0.626385921928
kurtosis  =  -1.01602251513
n_points  =  182
period  =  0.495119230645
period_SNR  =  23.3018091694
period_log10FAP  =  -23.5481651111
period_uncertainty  =  6.65518629002e-05
phase_cusum  =  0.240647904994
phase_eta  =  0.0826379579065
phi21  =  -2.40970603598
phi31  =  -4.15763640763
quartile31  =  0.4475
r21  =  0.484663365448
r31  =  0.300320107075
shapiro_w  =  0.917686641216
skewness  =  -0.474893031742
slope_per10  =  -0.214850074665
slope_per90  =  0.507207216793
stetson_k  =  0.831507434752
weighted_mean  =  14.4890567951
weighted_std  =  0.267824650522
