-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321195902916
cusum  =  0.111627943496
eta  =  0.633048912031
hl_amp_ratio  =  0.401966838024
kurtosis  =  -0.890298120749
n_points  =  406
period  =  0.488235658613
period_SNR  =  49.2872398856
period_log10FAP  =  -56.2725771784
period_uncertainty  =  6.41099410019e-05
phase_cusum  =  0.214426624027
phase_eta  =  0.175883820777
phi21  =  0.726263692167
phi31  =  1.85727624666
quartile31  =  0.47
r21  =  0.433665782226
r31  =  0.24027110769
shapiro_w  =  0.879376173019
skewness  =  -0.669754886141
slope_per10  =  -0.0749908817645
slope_per90  =  0.144777625364
stetson_k  =  0.794957205311
weighted_mean  =  13.9898348245
weighted_std  =  0.28920766039
