-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.215985332228
cusum  =  0.243296155302
eta  =  0.371827395114
hl_amp_ratio  =  0.803961784071
kurtosis  =  -0.624673858277
n_points  =  128
period  =  0.327133456223
period_SNR  =  16.399784478
period_log10FAP  =  -14.1541240724
period_uncertainty  =  3.32439188921e-05
phase_cusum  =  0.251618985175
phase_eta  =  0.128944809308
phi21  =  1.61388661481
phi31  =  3.03934256065
quartile31  =  0.265
r21  =  0.424359102883
r31  =  0.0844586426215
shapiro_w  =  0.974776148796
skewness  =  -0.00636518381459
slope_per10  =  -0.219471822541
slope_per90  =  0.443000020459
stetson_k  =  0.823755765815
weighted_mean  =  13.4274278215
weighted_std  =  0.160832637169
