-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.162070450697
cusum  =  0.141183383159
eta  =  0.654800501765
hl_amp_ratio  =  1.43531463278
kurtosis  =  -0.62849427073
n_points  =  288
period  =  0.354971490922
period_SNR  =  36.87553604
period_log10FAP  =  -35.0546753983
period_uncertainty  =  3.55654350697e-05
phase_cusum  =  0.199900750193
phase_eta  =  0.517344647432
phi21  =  -1.72746225719
phi31  =  -1.23431103902
quartile31  =  0.17
r21  =  0.156396023512
r31  =  0.141050803513
shapiro_w  =  0.97598785162
skewness  =  0.314207726491
slope_per10  =  -0.0690588276555
slope_per90  =  0.0768132080103
stetson_k  =  0.799520592622
weighted_mean  =  13.1457635314
weighted_std  =  0.13268247252
