-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279023404333
cusum  =  0.178271705128
eta  =  2.13654972473
hl_amp_ratio  =  0.56852780918
kurtosis  =  11.1875491566
n_points  =  75
period  =  1.53004289776
period_SNR  =  8.38552817604
period_log10FAP  =  -0.271725115238
period_uncertainty  =  0.000508742499389
phase_cusum  =  0.323659071933
phase_eta  =  1.98150362714
phi21  =  -3.16056057402
phi31  =  -5.55937595897
quartile31  =  0.215
r21  =  0.173363987992
r31  =  0.340115535497
shapiro_w  =  0.759059548378
skewness  =  0.692216763057
slope_per10  =  -0.31204221598
slope_per90  =  0.609999988228
stetson_k  =  0.635548165133
weighted_mean  =  14.4731400097
weighted_std  =  0.255416895898
