-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202987024321
cusum  =  0.13211730479
eta  =  0.777373583682
hl_amp_ratio  =  0.764747932732
kurtosis  =  -1.51092248299
n_points  =  191
period  =  0.375218378795
period_SNR  =  37.1806854874
period_log10FAP  =  -30.7615816799
period_uncertainty  =  4.13345359089e-05
phase_cusum  =  0.290375829796
phase_eta  =  0.227404337074
phi21  =  1.00575495926
phi31  =  0.584373663481
quartile31  =  0.28
r21  =  0.102498547486
r31  =  0.128460694689
shapiro_w  =  0.90162396431
skewness  =  -0.124007203916
slope_per10  =  -0.192281462781
slope_per90  =  0.211384988922
stetson_k  =  0.892245293421
weighted_mean  =  13.2375892573
weighted_std  =  0.146490863617
