-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.161772258326
cusum  =  0.113011422765
eta  =  0.542417348268
hl_amp_ratio  =  0.667515280905
kurtosis  =  0.0482901727945
n_points  =  221
period  =  0.494047855589
period_SNR  =  22.7945049347
period_log10FAP  =  -20.2046132265
period_uncertainty  =  6.7158917997e-05
phase_cusum  =  0.228875066632
phase_eta  =  0.590685246607
phi21  =  -2.64250797557
phi31  =  -3.65681525492
quartile31  =  0.18
r21  =  0.45726393158
r31  =  0.0912601239872
shapiro_w  =  0.959911584854
skewness  =  -0.682746142447
slope_per10  =  -0.13825561283
slope_per90  =  0.314530380474
stetson_k  =  0.779202547936
weighted_mean  =  12.9208472012
weighted_std  =  0.144099927335
