-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281408637159
cusum  =  0.121437311976
eta  =  0.567452101212
hl_amp_ratio  =  0.444189393402
kurtosis  =  -0.680880300568
n_points  =  309
period  =  0.467175125593
period_SNR  =  38.1290174155
period_log10FAP  =  -39.724824039
period_uncertainty  =  6.22900178088e-05
phase_cusum  =  0.232294118753
phase_eta  =  0.408240056964
phi21  =  -2.2661600258
phi31  =  -4.32572238559
quartile31  =  0.37
r21  =  0.416210461044
r31  =  0.141774403346
shapiro_w  =  0.921971142292
skewness  =  -0.669349167625
slope_per10  =  -0.0652163187313
slope_per90  =  0.218750491439
stetson_k  =  0.779583997345
weighted_mean  =  13.7834604905
weighted_std  =  0.256596382437
