-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228616332133
cusum  =  0.0937272621067
eta  =  0.60801579025
hl_amp_ratio  =  0.703529935714
kurtosis  =  -0.910920041779
n_points  =  364
period  =  0.486659717873
period_SNR  =  43.207556854
period_log10FAP  =  -45.7608653954
period_uncertainty  =  6.39164336659e-05
phase_cusum  =  0.216624684171
phase_eta  =  0.206359497833
phi21  =  4.249132257
phi31  =  2.62157182235
quartile31  =  0.28
r21  =  0.501631704635
r31  =  0.287305843088
shapiro_w  =  0.969695091248
skewness  =  -0.244773764935
slope_per10  =  -0.112370730435
slope_per90  =  0.217403335168
stetson_k  =  0.832179655204
weighted_mean  =  13.0175535973
weighted_std  =  0.185376893159
