-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384934505491
cusum  =  0.16286968536
eta  =  0.595154910849
hl_amp_ratio  =  0.230784957543
kurtosis  =  -1.28351719012
n_points  =  136
period  =  0.524239772008
period_SNR  =  19.1556391559
period_log10FAP  =  -18.7319787831
period_uncertainty  =  8.63656978034e-05
phase_cusum  =  0.303741758624
phase_eta  =  0.103262449292
phi21  =  -2.02518371162
phi31  =  -3.74138798612
quartile31  =  0.585
r21  =  0.326026270159
r31  =  0.233364441513
shapiro_w  =  0.866879105568
skewness  =  -0.50551567442
slope_per10  =  -0.318029559221
slope_per90  =  0.497999992222
stetson_k  =  0.755143532809
weighted_mean  =  13.4949145299
weighted_std  =  0.320861875458
