-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386208778861
cusum  =  0.0865817093014
eta  =  0.651047456958
hl_amp_ratio  =  0.255346529857
kurtosis  =  -1.02285852536
n_points  =  312
period  =  0.450333376075
period_SNR  =  41.8331313587
period_log10FAP  =  -41.0598434909
period_uncertainty  =  6.79338341112e-05
phase_cusum  =  0.267955531487
phase_eta  =  0.1042294254
phi21  =  0.848975782014
phi31  =  1.79759439856
quartile31  =  0.61
r21  =  0.49423412064
r31  =  0.357525440334
shapiro_w  =  0.854372859001
skewness  =  -0.683710164989
slope_per10  =  -0.0780769958229
slope_per90  =  0.221961912859
stetson_k  =  0.742499788875
weighted_mean  =  13.8486670579
weighted_std  =  0.358538984369
