-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233449817998
cusum  =  0.328309272084
eta  =  0.704753615987
hl_amp_ratio  =  0.546830316019
kurtosis  =  -0.235566933841
n_points  =  69
period  =  0.371951861537
period_SNR  =  8.8365137836
period_log10FAP  =  -4.74243581821
period_uncertainty  =  3.00652195745e-05
phase_cusum  =  0.358868978021
phase_eta  =  0.932218921009
phi21  =  2.79610913695
phi31  =  4.66344121643
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0609381175181
r31  =  0.158654688212
shapiro_w  =  0.967362761497
skewness  =  -0.547035804878
slope_per10  =  -0.356744366808
slope_per90  =  0.229999998119
stetson_k  =  0.745444480864
weighted_mean  =  16.0224211779
weighted_std  =  0.190546734906
